Tabela de erros de compilação

Tabela de erros do SuperMUMPS (Compilação)

Classe
Descrição
Erro
Sub
Comentários

Compilação
Fim de área de memória
1
1
Fim do espaço para compilação (Rotina, Xecute ou Indireção)

Compilação
Fim de área de memória
1
2
Fim de área de memória para compilação do argumento SQL

Compilação
Sintaxe inválida
3
1
Espera ' ) ' em lista de índices

Compilação
Sintaxe inválida
3
2
Esperava '=' no FOR

Compilação
Sintaxe inválida
3
3
Esperava 'C', 'U, 'S' ou 'K' no ZFILE

Compilação
Sintaxe inválida
3
4
Esperava fim da expressão ou operador binário

Compilação
Sintaxe inválida
3
5
Código de padrão inválido

Compilação
Sintaxe inválida
3
6
Esperava ' ) ' em $TEXT

Compilação
Sintaxe inválida
3
7
Esperava ')' no KILL exclusivo

Compilação
Sintaxe inválida
3
8
Esperava ', ' ou ')' no em LOCK múltiplo

Compilação
Sintaxe inválida
3
9
READ * não aceita tamanho ('#')

Compilação
Sintaxe inválida
3
10
Esperava 'O' ou 'S' no ZDELETE

Compilação
Sintaxe inválida
3
11
Esperava ' : ' no argumento do ZFILE

Compilação
Sintaxe inválida
3
12
Esperava 'O' ou 'S' no ZFILE

Compilação
Sintaxe inválida
3
13
Esperava 'O' ou 'S' no ZLOAD

Compilação
Sintaxe inválida
3
14
Argumento do ZMOVE não inicia por alfanumérico, ' % ' ou ' + '

Compilação
Sintaxe inválida
3
15
Esperava ' , ' no SET $PIECE

Compilação
Sintaxe inválida
3
16
Esperava ' = ' no SET $ ...

Compilação
Sintaxe inválida
3
17
Esperava alfabético em SET $ ...

Compilação
Sintaxe inválida
3
18
Caractere inválido iniciando átomo

Compilação
Sintaxe inválida
3
19
Esperava ' = ' no SET múltiplo

Compilação
Sintaxe inválida
3
20
Esperava ' = ' no SET

Compilação
Sintaxe inválida
3
21
Esperava 'R' ou 'W' em VIEW

Compilação
Sintaxe inválida
3
22
Esperava ' : ' em VIEW

Compilação
Sintaxe inválida
3
23
Esperava branco ou fim de linha depois do nome do comando

Compilação
Sintaxe inválida
3
24
Caractere de pontuação no lugar de um comando

Compilação
Sintaxe inválida
3
25
Esperava caractere alfabético em nome de comando Z

Compilação
Sintaxe inválida
3
26
Caractere numérico em nome de comando

Compilação
Sintaxe inválida
3
27
Esperava branco ou fim de linha depois do nome do comando

Compilação
Sintaxe inválida
3
28
Esperava branco ou fim de linha depois do último argumento do comando

Compilação
Sintaxe inválida
3
29
Esperava digito no expoente

Compilação
Sintaxe inválida
3
30
Esperava ' " ' em cadeia literal

Compilação
Sintaxe inválida
3
31
Esperava ' ) ' no fim de expressão

Compilação
Sintaxe inválida
3
32
Caractere inválido iniciando átomo

Compilação
Sintaxe inválida
3
33
Esperava operador relacional depois do ' ' ' (NOT)

Compilação
Sintaxe inválida
3
34
Esperava fim da expressão ou operador binário

Compilação
Sintaxe inválida
3
35
Esperava caractere alfabético em nome de função

Compilação
Sintaxe inválida
3
36
Caractere númerico em nome de função

Compilação
Sintaxe inválida
3
37
Esperava ')' em nome de função

Compilação
Sintaxe inválida
3
38
Esperava ', ' em $FIND

Compilação
Sintaxe inválida
3
39
Esperava ', ' em $JUSTIFY

Compilação
Sintaxe inválida
3
40
Esperava ', ' em $PIECE

Compilação
Sintaxe inválida
3
41
Esperava ' : ' em $SELECT

Compilação
Sintaxe inválida
3
42
Esperava ' ) ' em $SELECT

Compilação
Sintaxe inválida
3
43
Esperava ' , ' em $TRANSLATE

Compilação
Sintaxe inválida
3
44
Esperava alfabético no primeiro argumento de $ZMATH

Compilação
Sintaxe inválida
3
45
Esperava ' , ' em $FNUMBER

Compilação
Sintaxe inválida
3
46
Esperava ' , ' em $ZMATH

Compilação
Sintaxe inválida
3
47
Esperava ' , ' em $ZMATH (POWER)

Compilação
Sintaxe inválida
3
48
Esperava ' , ' em $ZNORMALIZE

Compilação
Sintaxe inválida
3
49
Esperava alfabético no segundo argumento de $ZTERMINAL

Compilação
Sintaxe inválida
3
50
Esperava ' , ' em READ e WRITE

Compilação
Sintaxe inválida
3
51
Esperava ' ( ' em ZVIDEO BRUSH STYLE

Compilação
Sintaxe inválida
3
52
Esperava ' ) ' em ZVIDEO BRUSH STYLE

Compilação
Sintaxe inválida
3
53
Esperava ' (' em subcomando de ZWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
54
Esperava ' , ' em subcomando de ZWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
55
Esperava ' ) ' em subcomando de ZWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
56
Esperava alfabético no subcomando de ZWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
57
Esperava ' ( ' em OPEN/USE/CLOSE

Compilação
Sintaxe inválida
3
58
Parâmetro inválido em OPEN/USE/CLOSE

Compilação
Sintaxe inválida
3
59
Esperava ' = ' entre o nome do parâmetro e o valor em OPEN/USE/CLOSE

Compilação
Sintaxe inválida
3
60
Esperava ' : ' entre dois parâmetros de OPEN/USE/CLOSE

Compilação
Sintaxe inválida
3
61
Parâmetro ou subcomando muito grande

Compilação
Sintaxe inválida
3
62
Abreviatura de parâmetro ou subcomando muito curta (ambígua)

Compilação
Sintaxe inválida
3
63
Esperava ' , ' em $ZSTATUS

Compilação
Sintaxe inválida
3
64
Parâmetro inválido em $ZSTATUS

Compilação
Sintaxe inválida
3
65
Caractere de pontuação inválido no repetidor padrão

Compilação
Sintaxe inválida
3
66
Esperava caractere númerico ou de pontuação no repetidor padrão

Compilação
Sintaxe inválida
3
67
Código de padrão inválido

Compilação
Sintaxe inválida
3
68
Esperava caractere númerico ou ' " ' em padrão

Compilação
Sintaxe inválida
3
69
Primeiro caractere de um rótulo não é '%' nem alfanumérico

Compilação
Sintaxe inválida
3
70
Esperava ' ( ' em indireção de índices

Compilação
Sintaxe inválida
3
71
Espera ' ) ' em lista de expressões

Compilação
Sintaxe inválida
3
72
Esperava um dígito após o ponto decimal

Compilação
Sintaxe inválida
3
73
Esperava alfabético ou '%'em nome de variável

Compilação
Sintaxe inválida
3
74
Esperava variável local

Compilação
Sintaxe inválida
3
75
Esperava alfabético ou '%'em nome de variável

Compilação
Sintaxe inválida
3
76
Esperava ' , ' ou ' ) 'em $ZREAD

Compilação
Sintaxe inválida
3
77
Formato inválido em READ e WRITE

Compilação
Sintaxe inválida
3
78
Esperava ' ( ' em READ e WRITE

Compilação
Sintaxe inválida
3
79
Esperava ' ) ' em READ e WRITE

Compilação
Sintaxe inválida
3
81
Linha com parâmetros formais só pode ser de nível zero

Compilação
Sintaxe inválida
3
82
GOTO não aceita lista de parâmetros

Compilação
Sintaxe inválida
3
83
Espera ' ) ' em lista de parâmetros formais

Compilação
Sintaxe inválida
3
84
Variável de controle do FOR não pode ser global

Compilação
Sintaxe inválida
3
85
Espera ' ) ' em lista de argumentos JOB

Compilação
Sintaxe inválida
3
86
Espera ' ) ' no NEW exclusivo

Compilação
Sintaxe inválida
3
87
Espera ' ) ' em SET $PIECE ou SET $EXTRACT

Compilação
Sintaxe inválida
3
88
Espera ' = ' em SET $PIECE ou SET $EXTRACT

Compilação
Sintaxe inválida
3
89
Argumento do ZSET deve ser variável global

Compilação
Sintaxe inválida
3
90
Esperava ' , ' ou ' ) 'em $CHAR

Compilação
Sintaxe inválida
3
91
USE/CLOSE não aceitam temporização

Compilação
Sintaxe inválida
3
92
Espera ' , ' em $VIEW D

Compilação
Sintaxe inválida
3
93
Esperava ' = ' em MERGE

Compilação
Sintaxe inválida
3
94
Esperava $ESTACK ou $ETRAP como variáveis especiais do NEW

Compilação
Sintaxe inválida
3
95
Esperava ' = ' em SET $VIEW

Compilação
Sintaxe inválida
3
96
Esperava ' ) ' ou alfabético em $VIEW

Compilação
Sintaxe inválida
3
97
Espera ' ) ' em $VIEW C

Compilação
Sintaxe inválida
3
98
Espera caractere numérico $VIEW D

Compilação
Sintaxe inválida
3
99
Espera ' ) ' em $VIEW D

Compilação
Sintaxe inválida
3
100
Espera ' ) ' em $VIEW K

Compilação
Sintaxe inválida
3
101
Espera ' ) ' em $VIEW L

Compilação
Sintaxe inválida
3
102
Esperava 'A', 'B', 'H' ou 'S' como argumento de $VIEW de M

Compilação
Sintaxe inválida
3
103
Espera ' ) ' em $VIEW M

Compilação
Sintaxe inválida
3
104
Argumento inválido em $ZINFORMATION

Compilação
Sintaxe inválida
3
105
Espera ' ) ' em $VIEW P

Compilação
Sintaxe inválida
3
106
Espera ' ) ' em $VIEW R

Compilação
Sintaxe inválida
3
107
Espera ' ) ' em $VIEW W

Compilação
Sintaxe inválida
3
108
Argumento inválido em $VIEW

Compilação
Sintaxe inválida
3
109
Esperava ' , ' na lista de argumentos de $VIEW

Compilação
Sintaxe inválida
3
110
Espera ' , ' em ZALTER

Compilação
Sintaxe inválida
3
111
Espera ' , ' em ZCHANGE

Compilação
Sintaxe inválida
3
112
Esperava ' , ' na lista de argumentos de TCP binding

Compilação
Sintaxe inválida
3
113
Espera ' : ' em ZCHANGE

Compilação
Sintaxe inválida
3
114
Espera ' , ' em ZF

Compilação
Sintaxe inválida
3
115
Espera ' ) ' em ZFILE

Compilação
Sintaxe inválida
3
116
Espera ' , ' em ZFOLLOWS

Compilação
Sintaxe inválida
3
117
Espera ' , ' em ZFORMAT

Compilação
Sintaxe inválida
3
118

Compilação
Sintaxe inválida
3
119
Espera ' , ' em ZHASH

Compilação
Sintaxe inválida
3
120
Esperava variável global como argumento em ZNAME

Compilação
Sintaxe inválida
3
121
Espera ' : ' em ZNAME

Compilação
Sintaxe inválida
3
122

Compilação
Sintaxe inválida
3
123
Espera ' , ' em ZREPLACE

Compilação
Sintaxe inválida
3
124

Compilação
Sintaxe inválida
3
125

Compilação
Sintaxe inválida
3
126
Espera ' : ' em ZREPLACE

Compilação
Sintaxe inválida
3
127
Espera ' , ' em ZPOWER

Compilação
Sintaxe inválida
3
128
Espera ' , ' em ZU

Compilação
Sintaxe inválida
3
129
Espera ' , ' em ZXAMINE

Compilação
Sintaxe inválida
3
130
Esperava caractere alfabético em ZGWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
131
Espera ' ( ' em ZGWINDOW OPEN

Compilação
Sintaxe inválida
3
132
Parâmetro inválido em ZGWINDOW OPEN

Compilação
Sintaxe inválida
3
133
Espera ' = ' em ZGWINDOW OPEN

Compilação
Sintaxe inválida
3
134
Espera ' ( ' em ZGWINDOW CLOSE/FOCUS/ACTIVATE

Compilação
Sintaxe inválida
3
135
Espera ' : ' em ZGWINDOW OPEN

Compilação
Sintaxe inválida
3
136
Literal cadeia não pode ser maior que 255 caracteres

Compilação
Sintaxe inválida
3
137
Esperava ' | ' ao final da expressão

Compilação
Sintaxe inválida
3
138
Espera ' , ' em $ZBIT

Compilação
Sintaxe inválida
3
139
ZLOCK requer argumento

Compilação
Sintaxe inválida
3
140
Espera ' , ' em $ZDDEESTABLISH

Compilação
Sintaxe inválida
3
141
Espera ' : ' em ZGWINDOW CLOSE/FOCUS/ACTIVATE

Compilação
Sintaxe inválida
3
142

Compilação
Sintaxe inválida
3
143
Espera ' , ' em $ZDDEEXECUTE

Compilação
Sintaxe inválida
3
144
Espera ' , ' em $ZDDEINITIATE

Compilação
Sintaxe inválida
3
145
Espera ' , ' em $ZDDEPOKE

Compilação
Sintaxe inválida
3
146
Espera ' , ' em $ZGEDITBOX

Compilação
Sintaxe inválida
3
147
Espera ' , ' em $ZDDEREQUEST

Compilação
Sintaxe inválida
3
148
Espera ' , ' em $ZDDESEND

Compilação
Sintaxe inválida
3
149
Parâmetro inválido em $ZGLSTBOX

Compilação
Sintaxe inválida
3
150
Espera ' , ' em $ZEXECUTE

Compilação
Sintaxe inválida
3
151
Espera ' , ' em SET $ZGEDITBOX

Compilação
Sintaxe inválida
3
152
Parâmetro inválido em $ZGEDITBOX

Compilação
Sintaxe inválida
3
153
Espera ' , ' em $ZGLSTBOX

Compilação
Sintaxe inválida
3
154
Espera ' , ' em $ZGMSGBOX

Compilação
Sintaxe inválida
3
155
Espera ' ) ' em SET $ZGEDITBOX

Compilação
Sintaxe inválida
3
156
Parâmetro inválido em ZGWINDOW CLOSE/FOCUS/ACTIVATE

Compilação
Sintaxe inválida
3
157
Parâmetro inválido em $ZGWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
158
Espera ' , ' em $ZGWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
159
Parâmetro inválido em SET $ZGWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
160
Espera ' , ' em SET $ZGWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
161
Espera ' ) ' em SET $ZGWINDOW

Compilação
Sintaxe inválida
3
162
Espera ' , ' em SET $ZMMPICTURE

Compilação
Sintaxe inválida
3
163
Espera ' = ' em ZGWINDOW CLOSE/FOCUS/ACTIVATE

Compilação
Sintaxe inválida
3
164
Espera ' , ' em SET $ZBIT

Compilação
Sintaxe Inválida
3
165
String SQL não terminada propriamente

Compilação
Sintaxe Inválida
3
166
Caracter inválido na string SQL

Compilação
Sintaxe Inválida
3
167
Sintaxe inválida no string SQL

Compilação
Comando inválido
4
1
BREAK não aceita argumento

Compilação
Comando inválido
4
2
IPSUM ZFILE requer argumentos

Compilação
Comando inválido
4
3
ELSE não aceita argumento

Compilação
Comando inválido
4
4
SET $ZTERMINAL requer dois argumentos

Compilação
Comando inválido
4
5
GOTO requer argumentos

Compilação
Comando inválido
4
6
JOB requer argumentos

Compilação
Comando inválido
4
7
ZEQUIT não aceita argumento

Compilação
Comando inválido
4
8

Compilação
Comando inválido
4
9

Compilação
Comando inválido
4
10
READ requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
11
ZDELETE requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
12
ZFILE sem argumento não é válido dentro de rotina

Compilação
Comando inválido
4
13
ZLOAD :O não é válido dentro de rotina

Compilação
Comando inválido
4
14
ZLOAD rotina :O não é válido dentro de rotina

Compilação
Comando inválido
4
15
SET requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
16
VIEW requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
17
XECUTE requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
18
ZGO não aceita argumentos

Compilação
Comando inválido
4
19
ZQUIT não aceita argumentos

Compilação
Comando inválido
4
20
ZRETURN não aceita argumentos

Compilação
Comando inválido
4
21
ZSET requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
22
Comando inexistente

Compilação
Comando inválido
4
23
ZVIDEO requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
24
Subcomando de ZVIDEO inválido

Compilação
Comando inválido
4
25
ZWINDOW requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
26
Subcomando de ZWINDOW inválido

Compilação
Comando inválido
4
27
OPEN requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
28
USE requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
29
CLOSE requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
30
Argumento de DO só pode ser linha de nível igual zero

Compilação
Comando inválido
4
31
GOTO local não pode sair do bloco corrente

Compilação
Comando inválido
4
32
Função extrinseca só pode iniciar em linha de nível zero

Compilação
Comando inválido
4
33
ZNEW requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
34
ZZAP requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
35
MERGE requer argumentos

Compilação
Comando inválido
4
36
SET $VIEW de B não é permitida

Compilação
Comando inválido
4
37
SET $VIEW de D não é permitida

Compilação
Comando inválido
4
38
ZGWINDOW requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
39
Argumento inválido em ZGWINDOW

Compilação
Comando inválido
4
40
ZKIND requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
41
ZKRIPT requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
42
ZPARSE requer argumento

Compilação
Comando inválido
4
44
SET $VIEW de P não é permitida

Compilação
Comando Inválido
4
45
&SQL requer argumentos

Tabela de erros de execução

Tabela de erros do SuperMUMPS (Execução)

Classe
Descrição
Erro
Sub
Comentários

Execução
Inconsistência interna
0
1
Nenhum buffer de disco disponível

Execução
Inconsistência interna
0
2
Bloco inválido encontrado no buffer pool

Execução
Inconsistência interna
0
3
Reservado

Execução
Inconsistência interna
0
4
Reservado : operação em disquete inválida

Execução
Inconsistência interna
0
5
Rotina de tipo inválido no ZDELETE

Execução
Inconsistência interna
0
6
Linha de rotina fonte inválida em ZPRINT

Execução
Inconsistência interna
0
7
Linha de rotina objeto inválida

Execução
Inconsistência interna
0
8
Nome de rotina objeto inválido

Execução
Inconsistência interna
0
9
Tabela de diretórios danificada

Execução
Inconsistência interna
0
10
Reservado : operação inválida em $ZSTATUS

Execução
Inconsistência interna
0
11
Reservado

Execução
Inconsistência interna
0
12
Inconsistência na pilha de descritores

Execução
Inconsistência interna
0
13
TAB não encontrado em linha de rotina

Execução
Inconsistência interna
0
14
Fecha parênteses não encontrado em rótulo com parâmetros formais

Execução
Inconsistência interna
0
15
Modo direto recebeu dado inválido (*)

Execução
Inconsistência interna
0
16
Pilha de frames danificada

Execução
Inconsistência interna
0
17
Erro de checksum em rotina objeto

Execução
Inconsistência interna
0
18
Declaração de cursor SQL inconsistente

Execução
Inconsistência interna
0
19
Declaração de variável hospedeira SQL inconsistente

Execução
Inconsistência interna
0
20
Tipo de comando SQL inconsistente

Execução
Inconsistência interna
0
21
Nome do arquivo de configuração .INI inválido em $ZINFORMATION

Execução
Inconsistência interna
0
22
Parâmetro inconsistente em $ZINFORMATION

Execução
Inconsistência interna
0
23
Parâmetro inválido em comando ZGWINGOW (Visual Tech)

Execução
Fim da área de memória
1
1
Fim do espaço reservado para ZTRAP

Execução
Fim da área de memória
1
2
Fim do espaço reservado para $ZTERMINAL

Execução
Fim da área de memória
1
3
Fim do espaço do hospedeiro em ZWINDOW OPEN

Execução
Fim da área de memória
1
4
Fim do espaço reservado para as variáveis locais

Execução
Fim da área de memória
1
5
Fim do espaço no buffer de rotina objeto

Execução
Fim da área de memória
1
6
Fim do espaço no buffer de rotina fonte

Execução
Fim da área de memória
1
7
Fim do espaço para buffer de dispositivo blocado

Execução
Fim da área de memória
1
8
Fim do espaço da área de trabalho para compilação de rotinas

Execução
Fim da área de memória
1
9
Fim do espaço reservado para os dados locais

Execução
Fim da área de memória
1
10
Fim do espaço da área de trabalho de nomes de globais

Execução
Fim da área de memória
1
11
Fim do espaço para nomes de variáveis locais

Execução
Fim da área de memória
1
12
Fim de area de memória para $ZDDEESTABLISH

Execução
Fim da área de memória
1
13
Fim de area de memória para $ZDDEEXECUTE

Execução
Fim da área de memória
1
14
Fim de espaço para criação de controles WINDOWS

Execução
Fim da área de memória
1
15
Area de memória recebida em conexão DDE inválida

Execução
Fim da área de memória
1
16
Fim da área de memória para $ZGLISTBOX

Execução
Fim da área de memória
1
17
Fim de area de memória para $ZEXEC

Execução
Fim da área de memória
1
18
Fim de area de memória para $ZDDEINITIATE

Execução
Fim da área de memória
1
19
Fim de area de memória para $ZDDEPOKE

Execução
Fim da área de memória
1
20
Fim de area de memória para $ZDDEREQUEST

Execução
Fim da área de memória
1
21
Buffer de rede indisponível

Execução
Fim da área de memória
1
22
Fim de area de memória para $ZGEDITBOX

Execução
Fim da área de memória
1
23
Fim de area de memória para SET $ZGW

Execução
Fim da área de memória
1
24
Fim de area de memória para ZGW INCLUDE

Execução
Fim da área de memória
1
25
Fim de area de memória para ZGW OPEN

Execução
Fim da área de memória
1
26
Fim de area de memória para $ZINFORMATION

Execução
Fim da área de memória
1
27
Fim de area de memória para &SQL

Execução
Sintaxe inválida
3
1
Esperava ')' em rótulo com parâmetros formais em modo direto

Execução
Sintaxe inválida
3
2
Sintaxe inválida em rotina sendo carregada por ZLOAD sem argumentos

Execução
Sintaxe inválida
3
3
Expressão não tem sintaxe de linha em ZMOVE Rótulo:Expressão

Execução
Sintaxe inválida
3
4
Esperava TAB depois da lista de parâmetros formais em modo direto

Execução
Sintaxe inválida
3
5
Esperava ')' em rótulo com parâmetros formais em ZMOVE

Execução
Sintaxe inválida
3
6
Variável de controle do FOR não pode ser global

Execução
Sintaxe inválida
3
7
Esperava variável local não indexada

Execução
Sintaxe inválida
3
8
Tipo de variável inválida em MERGE

Execução
Sintaxe inválida
3
9
Sintaxe inválida em nome de programa

Execução
Comando inválido
4
1
QUIT com argumento só é válido em função extrínseca

Execução
Comando inválido
4
2
ZGO fora do escopo de um BREAK

Execução
Comando inválido
4
3
ZFILE :S sem rotina fonte no buffer

Execução
Comando inválido
4
4
ZFILE :O sem rotina objeto no buffer

Execução
Comando inválido
4
5
ZFILE :O não é permitido dentro de rotinas

Execução
Comando inválido
4
6
ZFILE não encontrou nome da rotina na primeira linha

Execução
Comando inválido
4
7
ZTRAP local não possui rotina objeto

Execução
Comando inválido
4
8
ZWINDOW só funciona em dispositivos das classes 1 e 2

Execução
Comando inválido
4
9
ZWINDOW ACTIVE requer WINDOW = 0

Execução
Comando inválido
4
10
ZWINDOW não funciona em modo gráfico

Execução
Comando inválido
4
11
Parâmetro inválido em $ZINFORMATION SYSTEMMETRICS

Execução
Comando inválido
4
12
Proibo mudar BAUD, CHARBIT, STOPBIT, PARIT do dispositivo corrente (UNIX)

Execução
Comando inválido
4
13
Uso em dispositivo que não pertence ao processo

Execução
Comando inválido
4
14
Proibo mudar BAUD, CHARBIT, STOPBIT, PARIT da console (MSDOS)

Execução
Comando inválido
4
15
Parâmetro de OPEN/USE/CLOSE/$ZSTATUS não vale para esta classe de dispositivos

Execução
Comando inválido
4
16
PARENT inválido em ZGWINDOW OPEN

Execução
Comando inválido
4
17
Tentativa de alterar tamanho do dispositivo blocado

Execução
Comando inválido
4
18
ZWINDOW não funciona com ZWINDOW = 0

Execução
Comando inválido
4
19
QUIT de função extrínseca requer argumento

Execução
Comando inválido
4
20
LINK na console do PC só com WINDOW = 1

Execução
Comando inválido
4
21
Rotina só pode ser compilada em Modo Direto ou Xecute

Execução
Comando inválido
4
22
DO só pode referenciar linhas de nível zero

Execução
Comando inválido
4
23
Tentativa de executar GOTO externo para uma linha de nível > 0

Execução
Comando inválido
4
24
GOTO externo para uma linha de nível maior que zero

Execução
Comando inválido
4
25
GOTO de linha com nível 0 para linha de nível > 0

Execução
Comando inválido
4
26
GOTO para um bloco diferente

Execução
Comando inválido
4
27
ZNEW proibido em variável ligada por referência

Execução
Comando inválido
4
28
Rotina com parâmetros formais só pode ser iniciada através de um DO

Execução
Comando inválido
4
29
ZSET só pode ser aplicado a variável global

Execução
Comando inválido
4
30
Variável ligada por referência só pode ser passada como parâmetro no modo ANSI

Execução
Comando inválido
4
31

Execução
Comando inválido
4
32
Uso de dispositivo de INPUT inválido em pipe bidirecional

Execução
Comando inválido
4
33
Uso em dispositivo que não pertence ao processo (INPUT)

Execução
Comando inválido
4
34
Arquivo de imagem gráfica não encontrado SET $ZGWINDOW

Execução
Comando inválido
4
35
Parâmetro inválido em SET $ZGWINDOW

Execução
Comando inválido
4
36
ID inválido em ZGWINDOW FOCUS/ACTIVATE/CLOSE

Execução
Comando inválido
4
37
Arquivo de imagem gráfica não encontrado ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
38
TYPE inválido em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
39
ID inválido em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
40
PARENT inválido em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
41

Execução
Comando inválido
4
42
Arquivo de imagem gráfica não encontrado ZGWINDOW OPEN

Execução
Comando inválido
4
43
CALLBACK não pode ser nula em ZGWINDOW OPEN

Execução
Comando inválido
4
44

Execução
Comando inválido
4
45

Execução
Comando inválido
4
46
Controle inexistente (PARENT e/ou ID inválido)

Execução
Comando inválido
4
47
Rotina inválida em ETRAP

Execução
Comando inválido
4
48
Rotina inválida em ZKRIPT

Execução
Comando inválido
4
49
Rotina inválida em ZTRAP

Execução
Comando inválido
4
50
Parâmetro inválido em SET $ZGEDITBOX

Execução
Comando inválido
4
51
Parâmetro inválido em $ZGWINDOW

Execução
Comando inválido
4
52
DRAGSTATE inválido em SET $ZGWINDOW

Execução
Comando inválido
4
53
Ícone não existe ou corrompido em SET $ZGWINDOW

Execução
Comando inválido
4
54
Ícone não existe ou corrompido em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
55
Erro de criação de objeto em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
56
Menu inexistente (PARENTE e/ou MENU ID inválido) em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
57
Erro durante a criação de um menu em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
58
Menu inexistente em ZGWUINDOW INCLUDE (POPUP)

Execução
Comando inválido
4
59
Erro durante a inclusão de um ítem em POPUP menu em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
60
Erro durante a criação de POPUP menu em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
61
Menu inexistente em ZGWINDOW INCLUDE (MENUITEM)

Execução
Comando inválido
4
62
Erro durante a inclusão de um MENUITEM em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
63
Menu inexistente em ZGWINDOW INCLUDE (SEPARATOR)

Execução
Comando inválido
4
64
Erro durante a inclusão de um SEPARATOR em ZGWINDOW INCLUDE

Execução
Comando inválido
4
65
Controle inexistente em ZGWINDOW FOCUS

Execução
Comando inválido
4
66
Controle inexistente em ZGWINDOW ACTIVATE

Execução
Comando inválido
4
67
Ícone não existe ou corrompido em ZGWINDOW OPEN

Execução
Comando inválido
4
68
ID inválido em ZGWINDOW OPEN

Execução
Comando inválido
4
69
Erro durante a criação de janela em ZGWINDOW OPEN (ex. ID repetido)

Execução
Comando inválido
4
70
Não se pode mudar o CaptionText de Um POPUP ou ITEM de MENU

Execução
Comando inválido
4
71
Nome de cursor SQL duplicado

Execução
Estouro de pilha
5
1
Fim do espaço na pilha de cadeias durante avaliação de expressão

Execução
Estouro de pilha
5
2
Fim do espaço na pilha de cadeias durante operação de leitura

Execução
Estouro de pilha
5
3
Fim do espaço na pilha para avaliação do pattern

Execução
Estouro de pilha
5
4
Reservado

Execução
Estouro de pilha
5
5
Fim do espaço na pilha de sub-rotinas

Execução
Estouro de pilha
5
6
Fim do espaço na área de salvamento da posição do cursor

Execução
Estouro de pilha
5
7
Fim do espaço na pilha de reais

Execução
Estouro de pilha
5
8
Reservado

Execução
Estouro de pilha
5
9
Fim do espaço na pilha de cadeias

Execução
Estouro de pilha
5
10
Fim do espaço na pilha de descritores

Execução
Estouro de pilha
5
11
Fim de espaço na pilha de frames

Execução
Estouro de pilha
5
11
Fim do espaço na pilha de NEWs

Execução
Estouro de pilha
5
12
Fim do espaço na pilha de NEWs

Execução
Valor ilegal
6
1
Divisão por zero

Execução
Valor ilegal
6
2
Módulo zero

Execução
Valor ilegal
6
3
READ # com tamanho menor ou igual a zero

Execução
Valor ilegal
6
4
Parâmetro BUFFERSIZE menor que 64 (classe 7)

Execução
Valor ilegal
6
5
Número de bit inválido em SET $ZFLAGS

Execução
Valor ilegal
6
6
Parâmetro POSITION ultrapassou o fim do disquete (classe 4)

Execução
Valor ilegal
6
7
Sub-diretório inválido em SET $GLOBALDIRECTORY

Execução
Valor ilegal
6
8
Data inválida em SET $HOROLOG

Execução
Valor ilegal
6
9
Expressão não tem formato "Data,Hora" em SET $HOROLOG

Execução
Valor ilegal
6
10
Hora >= 86400 em SET $HOROLOG

Execução
Valor ilegal
6
11
Número de decimais inválido em SET $ZDECIMAL

Execução
Valor ilegal
6
12
Diretório inválido em SET $ZPASSWORD

Execução
Valor ilegal
6
13
Unidade lógica de disco inválida em VIEW

Execução
Valor ilegal
6
14
Número de bloco inválido em VIEW

Execução
Valor ilegal
6
15
Deslocamento negativo para Ref entrada no ZTRAP

Execução
Valor ilegal
6
16
Parâmetro MAX muito grande

Execução
Valor ilegal
6
17
Numero de bit inválido em $ZFLAGS

Execução
Valor ilegal
6
18
Número do grupo em $VIEW inválido

Execução
Valor ilegal
6
19
Valor de SET $ZTERMINAL deve ser uma lista de inteiros

Execução
Valor ilegal
6
20
Estouro da capacidade de representação dos números reais

Execução
Valor ilegal
6
21
Parâmetro WINDOW < 0 OU > 3

Execução
Valor ilegal
6
22
Caractere nulo no valor de global

Execução
Valor ilegal
6
23
Parâmetro BUFFERSIZE deve ser múltiplo de 1 setor (classe 4)

Execução
Valor ilegal
6
24
Indice contendo caractere de controle

Execução
Valor ilegal
6
25
Parâmetro BAUD não pertence

Execução
Valor ilegal
6
26
Parâmetro CHARBITS só pode ser 5, 6, 7 ou 8

Execução
Valor ilegal
6
27
Parâmetro BUFFERSIZE menor que 1 (classe 4)

Execução
Valor ilegal
6
28
Parâmetro INPUT < 799 OU > 700

Execução
Valor ilegal
6
29
Cadeia maior que o limite

Execução
Valor ilegal
6
30
Reservado

Execução
Valor ilegal
6
31
Valor inválido em ZKIND

Execução
Valor ilegal
6
32
Reservado

Execução
Valor ilegal
6
33
Segundo argumento do $ORDER dever 1 ou -1

Execução
Valor ilegal
6
34
Segundo argumento do $QUERY dever 1 ou -1

Execução
Valor ilegal
6
35
Zero elevado a zero

Execução
Valor ilegal
6
36
Valor em $ZBIT só pode ser 0 ou 1

Execução
Valor ilegal
6
37
Número da linha inválido em $ZBIT

Execução
Valor ilegal
6
38
Número da coluna inválido em $ZBIT

Execução
Valor ilegal
6
39
Parâmetro PARITY só pode ser 0, 1 ou 2

Execução
Valor ilegal
6
40
Parâmetro STOPBITS só pode ser 1 ou 2

Execução
Valor ilegal
6
41
Reservado

Execução
Valor ilegal
6
42
Valor inválido em $ZBIT (Linhas)

Execução
Valor ilegal
6
43
Valor inválido em $ZBIT (Colunas)

Execução
Valor ilegal
6
46
O enviroment deve ter tamanho > 0 em $ZPING

Execução
Valor ilegal
6
47
Diretório ou subdiretória inválido no environment

Execução
Erro de disco
7
1
Não consegui ler o cabeçalho do bloco

Execução
Erro de disco
7
2
Não consegui ler o corpo do bloco

Execução
Erro de disco
7
3
Erro de gravação

Execução
Erro de disco
7
4
Esperava caractere numérico em environment

Execução
Erro de disco
7
5

Execução
Erro de disco
7
6

Execução
Erro de disco
7
7

Execução
Erro de disco
7
8

Execução
Erro de disco
7
9
Servidor de rede desativado

Execução
Erro de disco
7
10
Erro no formato na mensagem OMI

Execução
Erro de disco
7
11
Cliente de rede desativado

Execução
Erro de disco
7
12
Serviço OMI inválido

Execução
Erro de disco
7
13
Nome do servidor remoto inválido

Execução
Erro de disco
7
14
Servidor recusou ou não respondeu ao pedido do cliente

Execução
Erro de disco
7
15
Servidor Netware recebeu pedido com $JOB inválido

Execução
Erro de disco
7
16

Execução
Erro de disco
7
17
Bloco de disco inválido

Execução
Erro de disco
7
18
Setor inicial do disco inválido

Execução
Erro de disco
7
19
Erro durante acesso a um bloco do disco (MSDOS)

Execução
Erro de disco
7
20
Descritor de arquivo inválido

Execução
Erro de disco
7
21
Erro durante a operação de seek

Execução
Erro de disco
7
22
Erro durante a operação de escrita de um bloco

Execução
Erro de disco
7
23
Erro durante a operação de leitura de um bloco do disco

Execução
Erro de disco
7
24
Tamanho do bloco de disco acessado inválido

Execução
Indefinido
8
1
DO não encontrou rotina objeto

Execução
Indefinido
8
2
DO local em modo direto sem rotina fonte no buffer

Execução
Indefinido
8
3

Execução
Indefinido
8
4
QUIT não encontrou rotina objeto chamadora

Execução
Indefinido
8
5
Variável de controle do FOR mais externo não foi encontrada

Execução
Indefinido
8
6
Variável de controle do FOR mais interno não foi encontrada

Execução
Indefinido
8
7
GOTO não encontrou rotina objeto

Execução
Indefinido
8
8

Execução
Indefinido
8
9
ZERASE não encontrou rótulo

Execução
Indefinido
8
10
ZLOAD :S não encontrou rotina fonte

Execução
Indefinido
8
11
ZLOAD :O não encontrou rotina objeto

Execução
Indefinido
8
12
ZMOVE não encontrou rótulo

Execução
Indefinido
8
13
ZPRINT não encontrou rótulo

Execução
Indefinido
8
14
SET $ZPASSWORD não encontrou diretório

Execução
Indefinido
8
15
XECUTE não encontrou rotina objeto executante

Execução
Indefinido
8
16
Terminal não existe

Execução
Indefinido
8
17
Impressora não existe

Execução
Indefinido
8
18
Disquete não existe

Execução
Indefinido
8
19
Fita cartucho não existe

Execução
Indefinido
8
20
Fita rolo não existe

Execução
Indefinido
8
21
Dispositivo arquivo não existe

Execução
Indefinido
8
22
Dispositivo não existe

Execução
Indefinido
8
23
View buffer não existe

Execução
Indefinido
8
24
Dispositivo não existe

Execução
Indefinido
8
25
Canal DDE indefinido

Execução
Indefinido
8
26
Uso inválido do canal DDE

Execução
Indefinido
8
27
Servidor DDE morreu

Execução
Indefinido
8
28
Reservado

Execução
Indefinido
8
29
Variável usada em expressão não está definida

Execução
Indefinido
8
30
Reservado

Execução
Indefinido
8
31
Linha não encontrada

Execução
Indefinido
8
32
Janela não existe ($ZWINDOW)

Execução
Indefinido
8
33
Tipo de dispositivo não existe (OPEN/USE/CLOSE:TYPE)

Execução
Indefinido
8
34
Open de cursor não declarado

Execução
Interrupção
11
1
Tecla de interrupção acionada

Execução
Operação privilegiada
12
1
Tentativa de apagar rotina % fora do diretório 1

Execução
Operação privilegiada
12
2
Tentativa de arquivar rotina % fora do diretório 1

Execução
Operação privilegiada
12
3
Operação só é permitida no diretório 1 ou em rotinas %

Execução
Operação privilegiada
12
4
VIEW requer que o dispositivo corrente seja 900 ou 901

Execução
Operação privilegiada
12
5
Tentativa de compactar (ZSET) global % fora do diretório 1

Execução
Operação privilegiada
12
6
Tentativa de executar um ZRETURN fora da console ou diretório 1 (MSDOS)

Execução
Operação privilegiada
12
7
Tentativa de executar SET $ZTERMINAL fora da console ou do diretório 1

Execução
Operação privilegiada
12
8
Tentativa de acessar dispositivo inválido em ZKRIPT

Execução
Operação privilegiada
12
9
Tentativa de executar ZZAP fora do diretório 1

Execução
Operação privilegiada
12
10
Tentativa de acessar dispositivo que não pertence ao processo em $ZKRIPT

Execução
Operação privilegiada
12
11
Tentativa de acessar dispositivo inválido em $VIEW

Execução
Operação privilegiada
12
12
$ZDISCONNECT somente pode ser executador com um único processo ativo

Execução
Operação privilegiada
12
13
Tentativa de acessar dispositivo inválido em SET $VIEW

Execução
Fim do espaço em disco
13
1
Não há blocos suficientes em disco para serem alocados (*)

Execução
Fim do espaço em disco
13
2
Não há blocos suficientes em disco para serem alocados

Execução
Fim do espaço em disco
13
3
Limitação de número de blocos em cópia DEMO atingida

Execução
Erro em disquete
14
1
Operação de leitura/escrita de setor não foi bem sucedida

Execução
Argumento ilegal
15
1
Rótulo inválido em ZERASE (+0)

Execução
Argumento ilegal
15
2
Rótulo fora de ordem ZERASE

Execução
Argumento ilegal
15
3
Rótulo inválido em ZMOVE (+0)

Execução
Argumento ilegal
15
4
Rótulo inválido em ZPRINT (+0)

Execução
Argumento ilegal
15
5
Rótulo fora de ordem ZPRINT

Execução
Argumento ilegal
15
6
Destino contém origem em ZSET

Execução
Argumento ilegal
15
7
Argumento de $RANDOM deve ser >= 1

Execução
Argumento ilegal
15
8
$SELECT deve ter ao menos uma condição verdadeira

Execução
Argumento ilegal
15
9
Argumento ilegal em $ZMATH

Execução
Argumento ilegal
15
10
Tipo de terminal inválido em $ZTERMINAL

Execução
Argumento ilegal
15
11
Segundo argumento inválido em $ZTERMINAL

Execução
Argumento ilegal
15
12
Argumento de ZVIDEO BRUSHSTYLE deve ter 8 caracteres (MSDOS)

Execução
Argumento ilegal
15
13
Modo inválido em ZVIDEO MODE (MSDOS)

Execução
Argumento ilegal
15
14
ZVIDEO VIRTUAL só pode ser 0 ou 1

Execução
Argumento ilegal
15
15
Coordena maior que 1 em ZWINDOW

Execução
Argumento ilegal
15
16
Linha maior que altura da janela corrente em ZWINDOW

Execução
Argumento ilegal
15
17
Coluna maior que a largura da janela corrente em ZWINDOW

Execução
Argumento ilegal
15
18
Primeiro ponto deve ficar acima e a esquerda do segundo em ZWINDOW

Execução
Argumento ilegal
15
19
Delimitador de ZWINDOW BOX só pode ser 0, 1 ou 2

Execução
Argumento ilegal
15
20
Argumento com pipe muito grande (UNIX)

Execução
Argumento ilegal
15
21
Código de preenchimento em ZWINDOW FILL < 0 ou > 255

Execução
Argumento ilegal
15
22
Dispositivo inválido em CLOSE

Execução
Argumento ilegal
15
23
Parâmetro LINK só pode ser usado em dispositivos das classes 1 e 2

Execução
Argumento ilegal
15
24
Formato :L com parâmetro < 0

Execução
Argumento ilegal
15
25
Formato :P com linha ou coluna fora dos limites

Execução
Argumento ilegal
15
26
Formato :A com parâmetro < 0 ou > 255

Execução
Argumento ilegal
15
27
Formato :EB com parâmetro < 0

Execução
Argumento ilegal
15
28
Código "P" não pode ser usado junto com "T", "+" ou "-" em $FNUMBER

Execução
Argumento ilegal
15
29
Opções 2 (minúsculas) e 4 (maiúsculas) são exclusivas em $ZNORMALIZE

Execução
Argumento ilegal
15
30
Janela inválida em ZWINDOW ACTIVE

Execução
Argumento ilegal
15
31
Ponto do ZWINDOW LIMITS caiu sobre a moldura da janela corrente

Execução
Argumento ilegal
15
32
Linha maior que a altura da tela em ZWINDOW OPEN

Execução
Argumento ilegal
15
33
Coluna maior que a largura em ZWINDOW OPEN

Execução
Argumento ilegal
15
34
Faltou fechar aspas em argumento com pipe (UNIX)

Execução
Argumento ilegal
15
35
Número de processo inválido em ZZAP

Execução
Argumento ilegal
15
36
Tentativa de matar o próprio processo em ZZAP

Execução
Argumento ilegal
15
37
Variável passada por referência não pode estar empilada em ZNEW

Execução
Argumento ilegal
15
38
Formatos :RP e :SP não funcionam com WINDOWS = 0

Execução
Argumento ilegal
15
39
Número de parâmetros reais maior que o número de parâmetros formais

Execução
Argumento ilegal
15
40
Destino contém origem em MERGE

Execução
Argumento ilegal
15
41
Argumento inválido em $VIEW de D

Execução
Argumento ilegal
15
42
Argumento inválido em $VIEW de C

Execução
Argumento ilegal
15
43
Argumento inválido em $VIEW de K

Execução
Argumento ilegal
15
44
Argumento inválido em $VIEW de L

Execução
Argumento ilegal
15
45
Argumento inválido em $VIEW de L (alinhamento UNIX)

Execução
Argumento ilegal
15
46
Argumento inválido em $VIEW de L (alinhamento - demais ambientes)

Execução
Argumento ilegal
15
47
Argumento inválido em $VIEW de M

Execução
Argumento ilegal
15
48
Posição inválida de memória em $VIEW de M (MSDOS)

Execução
Argumento ilegal
15
49
Argumento hexadecimal inválido em $VIEW de M

Execução
Argumento ilegal
15
50
Número de argumentos inválido em $TCPSELECT

Execução
Argumento ilegal
15
51
Número de processo inválido em $VIEW de P

Execução
Argumento ilegal
15
52
Argumento inválido em $VIEW de P

Execução
Argumento ilegal
15
53
Argumento inválido em $VIEW de R

Execução
Argumento ilegal
15
54
Argumento inválido em $VIEW de R (alinhamento)

Execução
Argumento ilegal
15
55
Argumento inválido em $VIEW de W

Execução
Argumento ilegal
15
56
Argumento inválido em $VIEW de W (alinhamento)

Execução
Argumento ilegal
15
57
Parâmetro ícone < 0 ou > 4 em $ZGMSGBOX

Execução
Argumento ilegal
15
58
Parâmetro botão < 0 e > 5 em $ZGMSGBOX

Execução
Referência nua inválida
16
1
Referência nua inválida

Execução
Uso inválido de indireção
17
1

Execução
Uso inválido de indireção
17
2

Execução
Uso inválido de indireção
17
3

Execução
Uso inválido de indireção
17
4
Atomo de indireção de nome de variável não tem valor de variável

Execução
Uso inválido de indireção
17
5

Execução
Uso inválido de indireção
17
6
Atomo de indireção de rótulo não tem valor de rótulo

Execução
Uso inválido de indireção
17
7
Atomo de indireção de nome de rotina não tem valor de nome de rotina

Execução
Uso inválido de indireção
17
8
Atomo de indireção de padrão não tem valor de padrão

Execução
Uso inválido de indireção
17
9
Atomo de indireção de LOCK não tem valor de variável

Execução
Uso inválido de indireção
17
10
Erro na compilação da lista de argumentos de um indireção de argumento

Execução
Uso inválido de indireção
17
11
Valor do átomo de indireção contém caracteres extras

Execução
Característica não implementada
19
1
Os argumentos do ZSET devem ser globais

Execução
Característica não implementada
19
2
Tipo de disquete só pode ser 2S/DD 9 setores/trilha

Execução
Característica não implementada
19
3
Terceiro argumento < 0 no $JUSTIFY ainda não foi definido pelo ANSI

Execução
Característica não implementada
19
4
Comandos gráficos não disponíveis nesta implementa,cão

Execução
Característica não implementada
19
5
Comandos e funções GUI só estão disponíveis na cópia WINDOWS

Execução
Característica não implementada
19
6
ZDDESEND não está disponível

Execução
Característica não implementada
19
7
DO executado via XECUTE não é permitido

Execução
Característica não implementada
19
8
JOB não disponível na cópia WINDOWS

Execução
Característica não implementada
19
9
Comandos DDE só estão disponíveis na cópia WINDOWS

Execução
Característica não implementada
19
10
ZJOURNAL só está disponível na cópia UNIX

Execução
Característica não implementada
19
11
Comandos multimedia só estão disponíveis na cópia WINDOWS

Execução
Característica não implementada
19
12
ZSET não está disponível na cópia Cliente

Execução
Característica não implementada
19
13
ZSET sem argumentos não está disponível na cópia Cliente

Execução
Característica não implementada
19
14
ZDELETE e ZFILE não estão disponíveis na cópia Cliente

Execução
Característica não implementada
19
15
VIEW WRITE não estão disponíveis na cópia Cliente

Execução
Característica não implementada
19
16
Rede desabilitada

Execução
Característica não implementada
19
17
Reservado

Execução
Característica não implementada
19
18
SET $ZENV não é permitido na cópia Cliente

Execução
Característica não implementada
19
19
Uso do environment para acessos locais não é permitido na cópia Cliente

Execução
Característica não implementada
19
20
Módulo de execução SQL não habilitado

Execução
Característica não implementada
19
21
Execução de SQL não suportada neste ambiente

Execução
Característica não implementada
19
22
Função $ZINFORMATION não está disponível

Execução
Característica não implementada
19
23
Função $ZBIT não está disponível

Execução
Característica não implementada
19
24
Função TCP/IP não está disponível

Execução
Característica não implementada
19
25
O Servidor SMI não está disponível

Execução
Característica não implementada
19
26
Serviço OMI não disponível

Execução
Erro de arquivo
20
1
Erro de escrita ou leitura em dispositivo da classe 7

Execução
Erro de arquivo
20
2
Erro de escrita no arquivo de journaling

Execução
Erro de impressora
21
1
Erro de saída em uma impressora

Execução
Erro de impressora
21
2
Erro de escrita em uma impressora Visual Tech

Execução
Limite do sistema execedido
24
1
Tamanho de rótulo maior que o limite em modo direto

Execução
Limite do sistema execedido
24
2
Linha de rotina fonte maior que o limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
3
Tamanho fora dos limites negociados na conexão OMI

Execução
Limite do sistema execedido
24
4
Cadeia maior que o limite no valor de SET global

Execução
Limite do sistema execedido
24
5
Tamanho fora dos limites negociados na conexão SMI

Execução
Limite do sistema execedido
24
6
SET $EXTRACT produziu cadeia maior que o limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
7
SET $PIECE produziu cadeia maior que o limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
8
Cadeia maior que o limite num READ

Execução
Limite do sistema execedido
24
9

Execução
Limite do sistema execedido
24
10

Execução
Limite do sistema execedido
24
11

Execução
Limite do sistema execedido
24
12
Nome de tipo de dispositivo maior que o limite em SET $ZTERMINAL

Execução
Limite do sistema execedido
24
13
Tamanho do FILENAME maior que o limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
14
Arvore de globais chegou a altura limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
15
Nome de rótulo maior que o limite em ZMOVE

Execução
Limite do sistema execedido
24
16
$FNUMBER produziu cadeia maior que o limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
17
$JUSTIFY produziu cadeia maior que o limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
18
Tamanho do índice maior do que o limite

Execução
Limite do sistema execedido
24
19
Reservado

Execução
Limite do sistema execedido
24
20
Cadeia maior que o limite no valor de SET $ZENVIRONMENT

Execução
Limite do sistema excedido
24
21
Tamanho do nome do cursor SQL maior que o limite

Execução
Limite do sistema excedido
24
22
Tamanho da string SQL maior que o limite

Execução
Erro de compilação
26
1
Compilação ativada por um DO local em modo direto

Execução
Erro de compilação
26
2
Faltam operandos na otimização de expressões (*)

Execução
Erro de compilação
26
3
Sem espaço para realizar otimização de expressão (*)

Execução
Erro de compilação
26
4
Compilação resultou em objeto muito grande

Execução
Erro de compilação
26
5
Erro em linha de comando, modo direto ou xecute

Execução
Erro em modo gráfico (MS-DOS)
27
1
Comando requer modo gráfico

Execução
Erro em modo gráfico (MS-DOS)
27
2
Ponti inicial de ZVIDEO FILL tem a cor limite

Execução
Erro em modo gráfico (MS-DOS)
27
3
ZVIDEO MODE só funciona na console e com WINDOW igual a zero

Execução
Erro em modo gráfico (MS-DOS)
27
4
Modo incompatível com a placa gráfica

Execução
Erro em modo gráfico (MS-DOS)
27
5
ZVIDEO MAP requer EGA ou VGA

Execução
Erro em modo gráfico (MS-DOS)
27
6
ZVIDEO PALETTE só funciona nos modos 4 e 5

Execução
Estrutura inválida em disco
29
1
Bloco lido com tamanho inválido

Execução
Estrutura inválida em disco
29
2
Bloco com tamanho inválido no ZSET

Execução
Estrutura inválida em disco
29
3
Soma do tamanho das entradas não é igual ao tamanho do bloco no ZSET

Execução
Estrutura inválida em disco
29
4
Tamanho de entrado nulo no ZSET

Execução
Estrutura inválida em disco
29
5
Valor de bloco de nível zero não termina com 0 (ZSET)

Execução
Estrutura inválida em disco
29
6
Bloco de nível diferente na cadeia de continuação

Execução
Estrutura inválida em disco
29
7
Bloco de corpo de rotina não tem nível zero (ZFILE ou ZDELETE)

Execução
Estrutura inválida em disco
29
8
Bloco de corpo de rotina não tem nível zero (ZLOAD)

Execução
Estrutura inválida em disco
29
9
Rotina grande demais para o tamanho do buffer de rotina

Execução
Estrutura inválida em disco
29
10
Estrutura interna do bloco danificada

Execução
Estrutura inválida em disco
29
11
Tamanho de entrada muito grande em bloco de ZSET

Execução
Estrutura inválida em disco
29
12
Nome da entrada não termina em 1 em bloco de ZSET

Execução
Estrutura inválida em disco
29
13
Valor muito grande em bloco de ZSET

Execução
Estrutura inválida em disco
29
14
Nome muito grande em bloco de ZSET

Execução
Estrutura inválida em disco
29
15
Bloco de nível diferente na cadeia de continuação em $ORDER ou $QUERY reverso

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
1
Hospedeiro retornou erro para o comando executado pelo ZHOST

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
2
Hospedeiro retornou erro na abertura de um pipe (UNIX)

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
3
Erro de leitura em terminal UNIX (possível falta de permissão)

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
4
Hospedeiro não conseguiu executar o fork no comando JOB

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
5
Servidor DDE não responde (WINDOWS)

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
6
Timeout na conexão com servidor DDE (WINDOWS)

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
7
Sem recursos para criar um TIMER (WINDOWS)

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
8
Erro durante a criação do controle (possível falta de recursos WINDOWS)

Execução
Erro em chamada ao hospedeiro
30
9
Erro durante a criação de janela (possível falta de recursos WINDOWS)

Execução
Versão incorreta
31
1
Objeto não foi compilado na versão corrente

Execução
Versão incorreta
31
2
Rotina necessita ser recompilada

Execução
Erro em operacão de rede
33
1
Memória insuficiente para tratar conexão OMI/SMI

Execução
Erro em operacão de rede
33
2
Erro durante a recepção de uma mensagem

Execução
Erro em operacão de rede
33
3
Erro durante a transmissão de uma mensagem

Execução
Erro em operacão de rede
33
4
Erro durante o estabelecimento da conexão

Execução
Erro em operacão de rede
33
5

Execução
Erro em operacão de rede
33
6

Execução
Erro em operacão de rede
33
7

Execução
Erro em operacão de rede
33
8

Execução
Erro em operacão de rede
33
9

Execução
Erro em operacão de rede
33
10

Execução
Erro em operacão de rede
33
11

Execução
Erro em operacão de rede
33
12

Execução
Erro em operacão de rede
33
13

Execução
Erro em operacão de rede
33
14
Número de sequência inválido

Execução
Erro em operacão de rede
33
15

Execução
Erro em operacão de rede
33
16

Execução
Erro em operacão de rede
33
17

Execução
Erro em operacão de rede
33
18

Execução
Erro em operacão de rede
33
19

Execução
Erro em operacão de rede
33
20
Versão do protocolo OMI não suportada

Execução
Erro em operacão de rede
33
21
Tamanho mínimo negociado na conexão OMI superior ao máximo

Execução
Erro em operacão de rede
33
22
Tamanho máximo negociado na conexão OMI inferior ao mínimo

Execução
Erro em operacão de rede
33
23
Não esperava pedido de conexão OMI

Execução
Erro em operacão de rede
33
24
Esperava pedido de conexão OMI

Tabela de erros de situação anormal

Tabela de erros do SuperMUMPS (Situação anormal)

Classe | Descrição | Erro | Sub | Comentários
Situação anormal | Erro em semáforo | 1 | 1 | Erro ao abrir o semáforo
Situação anormal | Erro em semáforo | 1 | 2 | Erro ao fechar o semáforo
Situação anormal | Erro no hospedeiro | 2 | 1 | Hospedeiro acusou erro na escrita em terminal (UNIX)
Situação anormal | Erro no hospedeiro | 2 | 3 | Hospedeiro acusou erro ao desbloquear disco virtual (UNIX)
Situação anormal | Erro no hospedeiro | 2 | 4 | Hospedeiro acusou erro ao bloquear disco virtual (UNIX)
Situação anormal | Fila inconsistente | 3 | 1 | Processo dono do disco não está ativo
Situação anormal | Fila inconsistente | 3 | 2 | Tentativa de enfileirar processo inválido
Situação anormal | Fila inconsistente | 3 | 3 | Inconsistência de pilha interna
Situação anormal | Erro de gravação | 4 | 4 | Tentativa de gravar bloco com tamanho inválido
Situação anormal | Erro de gravação | 4 | 1 | Escritor de Retaguarda não conseguiu gravar bloco de disco
Situação anormal | Erro de gravação | 4 | 2 | Tentativa inválida de gravar bloco de dados
Situação anormal | Erro de gravação | 4 | 3 | Tentativa de gravar bloco do sistema
Situação anormal | Erro de gravação | 4 | 4 | Tentativa de gravar bloco com tamanho inválido
Situação anormal | Erro de gravação | 4 | 5 | Erro de escrita em disco virtual sombra
Situação anormal | Erro de proteção | 5 | 1 | Placa de proteção ausente, com defeito ou mal instalada (MSDOS)
Situação anormal | Erro de proteção | 5 | 2 | Limite do espaço permitido em disco execedido (DEMO e MiniMONO)
Situação anormal | Erro em memória expandida | 6 | 1 | Não conseguiu mapear memória para as partições
Situação anormal | Erro em memória expandida | 6 | 2 | Não conseguiu mapear memória para os buffers de rotina
Situação anormal | Erro em mapas de alocação | 7 | 1 | Tentativa de alocar bloco de sistema